 % Try not to modify, but please check https://www.informatik.tu-darmstadt.de/de/studierende/studienbuero/abschlussarbeiten/ for any updates
 % Date: 16.02.2018
 \clearpage
 
\section*{Erklärung zur Abschlussarbeit gemäß § 23 Abs. 7 APB der TU Darmstadt}
  \thispagestyle{empty}
  Hiermit versichere ich, \name, die vorliegende \type{} ohne Hilfe Dritter und nur mit den angegebenen Quellen und Hilfsmitteln angefertigt zu haben. Alle Stellen, die Quellen entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht worden. Diese Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen. 
  
  Mir ist bekannt, dass im Falle eines Plagiats (§38 Abs.2 APB) ein Täuschungsversuch vorliegt, der dazu führt, dass die Arbeit mit 5,0 bewertet und damit ein Prüfungsversuch verbraucht wird. Abschlussarbeiten dürfen nur einmal wiederholt werden.
  
  Bei der abgegebenen \type{} stimmen die schriftliche und die zur Archivierung eingereichte elektronische Fassung überein.
  
  Bei einer \type{} des Fachbereichs Architektur entspricht die eingereichte elektronische Fassung dem vorgestellten Modell und den vorgelegten Plänen.

\vspace{80pt}

Darmstadt, den \dateOfSubmission
\vspace{-30pt}
\begin{flushright} 
\hfill\tudrule[0.5\textwidth]\\
{\footnotesize Unterschrift}
\end{flushright}


%%%%%%%%%%%%%%%%
%  English translation for information purposes only:
%%%%%%%%%%%%%%%%
% Thesis Statement pursuant to \S{} 22 paragraph 7 of APB TU Darmstadt
%I herewith formally declare that I, \name, have written the submitted thesis independently. I did not use any outside support except for the quoted literature and other sources mentioned in the paper. I clearly marked and separately listed all of the literature and all of the other sources which I employed when producing this academic work, either literally or in content. This thesis has not been handed in or published before in the same or similar form.
%
%I am aware, that in case of an attempt at deception based on plagiarism (§38 Abs. 2 APB), the thesis would be graded with 5,0 and counted as one failed examination attempt. The thesis may only be repeated once.
%
%In the submitted thesis the written copies and the electronic version for archiving are identical in content.
%
%For a thesis of the Department of Architecture, the submitted electronic version corresponds to the presented model and the submitted architectural plans.
